From 7f0e4e195ef9d5ce6340f7cc66108263d77b0f63 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexey Shchepin <alexey@process-one.net>
Date: Wed, 5 Feb 2003 20:28:49 +0000
Subject: *** empty log message ***

SVN Revision: 59
---
 doc/guide.tex | 8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)

(limited to 'doc/guide.tex')

diff --git a/doc/guide.tex b/doc/guide.tex
index da22aca77..46ecc96dc 100644
--- a/doc/guide.tex
+++ b/doc/guide.tex
@@ -128,6 +128,14 @@ TBD
 \subsection{Starting}
 \label{sec:starting}
 
+\ldots{} To use more then 1024 connections, you need to set environment
+variable \texttt{ERL\_MAX\_PORTS}:
+\begin{verbatim}
+export ERL_MAX_PORTS=32000
+\end{verbatim}
+Note that with this value \ejabberd{} will use more memory (approximately 6MB
+more)\ldots{}
+
 \begin{verbatim}
 erl -name ejabberd -s ejabberd
 \end{verbatim}
-- 
cgit v1.2.3

