From 72049e53236f8ee53dd2772baf2d18fb482e6c74 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Holger Weiss <holger@zedat.fu-berlin.de>
Date: Wed, 20 Aug 2014 20:43:38 +0200
Subject: Guide: For consistency, use 'infinity' everywhere

---
 doc/guide.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'doc/guide.tex')

diff --git a/doc/guide.tex b/doc/guide.tex
index 7b86376da..17f164a78 100644
--- a/doc/guide.tex
+++ b/doc/guide.tex
@@ -2023,10 +2023,10 @@ The specific configurable options are:
   \titem{turn\_max\_port: Integer}
   Together with \option{turn\_min\_port} forms port range to allocate from.
   The default is 65535. Implies \term{use\_turn}.
-  \titem{turn\_max\_allocations: Integer|unlimited}
+  \titem{turn\_max\_allocations: Integer|infinity}
   Maximum number of TURN allocations available from the particular IP address.
   The default value is 10. Implies \term{use\_turn}.
-  \titem{turn\_max\_permissions: Integer|unlimited}
+  \titem{turn\_max\_permissions: Integer|infinity}
   Maximum number of TURN permissions available from the particular IP address.
   The default value is 10. Implies \term{use\_turn}.
   \titem{auth\_type: user|anonymous}
-- 
cgit v1.2.3

