--- kdm/config.def.orig	Mon Oct 10 17:04:31 2005
+++ kdm/config.def	Fri May 25 12:08:24 2007
@@ -35,8 +35,8 @@
 #ifdef _AIX
 # define HALT_CMD	"/usr/sbin/shutdown -h now"
 # define REBOOT_CMD	"/usr/sbin/shutdown -r now"
-#elif defined(BSD)
-# define HALT_CMD	"/sbin/shutdown -h now"
+#elif defined(__FreeBSD__)
+# define HALT_CMD	"/sbin/shutdown -p now"
 # define REBOOT_CMD	"/sbin/shutdown -r now"
 #elif defined(__SVR4)
 # define HALT_CMD	"/usr/sbin/halt"
