--- kdm/kfrontend/config.def.orig	Thu Nov 11 20:47:50 2004
+++ kdm/kfrontend/config.def	Thu Nov 11 20:51:18 2004
@@ -10,7 +10,7 @@
 # define HALT_CMD	"/usr/sbin/shutdown -h now"
 # define REBOOT_CMD	"/usr/sbin/shutdown -r now"
 #elif defined(BSD)
-# define HALT_CMD	"/sbin/shutdown -h now"
+# define HALT_CMD	"/sbin/shutdown -p now"
 # define REBOOT_CMD	"/sbin/shutdown -r now"
 #elif defined(__SVR4)
 # define HALT_CMD	"/usr/sbin/halt"
